Contenido

Introducción

¿Cómo se determina el tiempo?

Introducción

Este documento describe cómo se determina la hora en Cisco IP Communicator (CIPC).

¿Cómo se determina el tiempo?

La hora en CIPC se determina de manera diferente que en un teléfono IP típico. Un teléfono IP suele utilizar la hora universal coordinada (UTC) y la zona horaria del servidor de Cisco Unified Communications Manager (CUCM). CIPC sólo obtiene la zona horaria de CUCM y obtiene la hora UTC del equipo local.

El proceso para determinar la hora CIPC es:

1. Obtenga la hora UTC del equipo local.

2. Utilice la zona horaria del grupo Fecha/Hora configurado en el grupo de dispositivos para el que está asignado el CIPC.

Nota: Si desea que el CIPC muestre la misma hora que el PC con Windows, asegúrese de que la zona horaria configurada en el grupo de dispositivos del CIPC sea la misma que la zona horaria configurada en el equipo local.

Nota: Si el usuario final no elige la zona horaria adecuada en el equipo local y ajusta la hora manualmente, esta acción/configuración afecta a la hora UTC en el equipo local y lleva a la hora incorrecta en el CIPC. El motivo es que el CIPC ha aplicado previamente la zona horaria desde CUCM.