Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Asistente de configuración inicial

Posterior a la instalación

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar T1 en Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 (BE3000).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Administración de BE3000

- Configuración y configuración de ISDN

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

Cisco BE3000 proporciona dos puertos RJ-45 para conexiones T1. Puede configurar un circuito en el gateway interno en BE3000 a través del Asistente de configuración inicial o después de la instalación.

Asistente de configuración inicial

1. Abra un explorador e introduzca la dirección IP de BE3000.

2. Utilice estas credenciales para iniciar sesión:

- Nombre de usuario: admin

- Contraseña: BE-3000

3. Continúe con el asistente de configuración para la primera vez. Para obtener información detallada sobre el Asistente de configuración para la primera vez, consulte la sección Uso del Asistente de configuración para la primera vez de la Guía de implementación de Cisco Business Edition 3000 (implementación en un solo sitio) (descarga en PDF).

4. En el área Modo de configuración (Paso 2 de 2), haga clic en el botón de opción Configuración manual.

5. En la página Identificación del sistema, introduzca la información necesaria. La dirección IP (sistema) es la dirección IP del sistema BE3000 y la dirección IP (recurso de medios) es la dirección IP del gateway interno.

Nota: Puede recibir esta advertencia si conecta el ordenador directamente al sistema BE3000. Haga clic en Continuar para continuar con la configuración.

6. En el área Configure Port (Configurar puerto), introduzca los parámetros que se aplican a su circuito (como se le ha proporcionado a usted como compañía telefónica) para definir la configuración de la interfaz de velocidad primaria (PRI) para la puerta de enlace interna.

7. Repita el paso anterior si desea utilizar el segundo puerto del gateway interno en el siguiente paso.

8. Continúe con el asistente de configuración para la primera vez. Cuando haga clic en Finalizar, el servidor se reiniciará.

9. Cuando se reinicie el servidor, conéctelo a la red y, a continuación, desplácese hasta él desde otro ordenador de la misma red.

10. Conecte el circuito al puerto adecuado y verifique que la alarma se borre en la página Resumen de estado.

Si todas las capas funcionan, la página Resumen de estado debe aparecer de la siguiente manera:

Posterior a la instalación

1. Conecte el circuito al puerto que desea aprovisionar.

2. Inicie sesión en el sistema BE3000.

3. Vaya a Conexiones > Conexiones PSTN.

4. Haga clic en Agregar conexión PSTN.

5. Haga clic en Connection Type y elija su tipo de conexión PSTN en la lista desplegable Connection Type (Tipo de conexión).

6. Haga clic en Device, elija CUCMBE3000 en la lista desplegable Device Type (Tipo de dispositivo) y elija internal-gateway en la lista desplegable Device.

7. Haga clic en Proveedor y elija el proveedor de servicios que coincida con la configuración de su compañía telefónica.

8. Haga clic en Connection Settings para verificar la configuración de la conexión.

Verificación

1. En la página Configuración de la conexión, compruebe que ha seleccionado el puerto adecuado:

S0/SU0/DS1-0 es puerto 0

S0/SU0/DS1-1 es el puerto 1

2. Verifique que el tipo de protocolo sea apropiado.

3. Haga clic en Finish (Finalizar). Si el proceso es exitoso, el mensaje Agregar fue exitoso aparece como se muestra en esta imagen:

4. Vaya a Supervisión > Resumen de estado y verifique que las alarmas estén todavía claras.

Información Relacionada

- Guía de implementación de Cisco Business Edition 3000 (implementación en un solo sitio) (descarga en PDF)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems