Contenido

Introducción

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe un problema encontrado en una plataforma Unified Computing System (UCS) con un procesador E7 donde se carga la plantilla Open Virtualization Archive (OVA) pero el host no se inicia.

Problema

Los sistemas que ejecutan una plataforma UCS con un procesador E7 a veces experimentan un problema donde el host no puede arrancar después de que se carga la plantilla OVA. Esta falla produce este mensaje de error:

An error was received from the ESX host while powering on VM VaderServer1.

Failed to power on VM.

Could not power on VM : CPU min outside valid range.

Group host/user: Invalid CPU allocation requested for VM vmm0:VaderServer1.

(min: 5060 mhz, max: -1, minLimit: -1, shares: -3)

Solución

En la versión 8.6(2) y posteriores, las reservas de la Unidad de Procesador Central (CPU) se incluyen en el OVA. Los números de reserva de la CPU se basan en el procesador Xeon 7500 que, cuando se ejecuta en el procesador E7, es superior a los ciclos disponibles en una CPU virtual. Las pruebas de laboratorio han determinado que el procesador E7 de 2,4 GHz tiene el mismo rendimiento que un procesador Xeon 7500 de 2,53 GHz; por lo tanto, puede cambiar manualmente los números de reserva para las opciones de implementación de 5000, 10 000 o 20 000 en una máquina virtual que se ejecute en un procesador E7.

1. En VMware vSphere Client, seleccione el host en el que se creó la máquina virtual.

2. Haga clic en la pestaña Resumen bajo CPU. Observe los ciclos de CPU disponibles, en GHz, para una CPU virtual.

3. Apague la máquina virtual en la que implementó la plantilla OVA.

4. En el panel izquierdo de vSphere Client, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la máquina virtual y seleccione Edit Settings.

5. En el cuadro de diálogo Propiedades de máquina virtual, seleccione la ficha Recursos.

6. En la columna Settings, seleccione CPU.

7. En Asignación de recursos, en el cuadro de texto Reserva, introduzca el nuevo valor de reserva (el número de CPU multiplicado por los ciclos de CPU disponibles, en GHz, para una CPU virtual, como se determina en el paso 2).

8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de máquina virtual.

9. Encienda la máquina virtual.

Información Relacionada

- Unity Connection versión 8.6.2

- Unity Connection versión 9.x

- Detalles de plantilla de OVA para Unity Connection versión 8.6.2

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems