Contenido

Introducción

Minutos de mensajes para cada servidor

Adición de almacenes de correo en UC

Introducción

Este documento describe información complementaria con respecto a los almacenes de correo en Cisco Unity Connection (UC) y hace referencia a la documentación actual cuando es posible.

Minutos de mensajes para cada servidor

Es posible que desee saber la cantidad de mensajes que puede contener el servidor de UC. Muchos clientes deciden migrar a plataformas virtuales. Para obtener más información sobre el almacenamiento de mensajes aproximado para los códecs G-711 (en minutos), consulte la sección Especificaciones para las superposiciones de la plataforma virtual para los servidores actualmente en proceso de envío 9.x de la lista de plataformas admitidas de Cisco Unity Connection 9.x artículo de Cisco.

Si ejecuta un Media Convergence Server (MCS) y desea obtener información similar, consulte las secciones Current Shipping Platform Overlay <x> Servers o Previous Shipped Platform Overlay <x> Servers del artículo de Cisco Cisco Unity Connection 9.x y localice su hardware específico.

Nota: Los documentos descritos en esta sección incluyen datos de tabla etiquetados como almacenamiento aproximado de mensajes, códec G-711, minutos, que enumera el almacenamiento aproximado de mensajes en minutos.

Adición de almacenes de correo en UC

Puede tener hasta cinco almacenes de correo en UC; hay uno de forma predeterminada y puede agregar hasta cuatro más. Se crean almacenes de correo adicionales para optimizar el rendimiento.

Nota: Es importante comprender que no se crea más espacio para los mensajes cuando se agregan más almacenes de correo, sino que se optimiza el rendimiento de un servidor que tiene un gran número de buzones de correo.

Cisco recomienda que no tenga más de 5000 usuarios en un almacén de correo. Esta recomendación se documenta en la sección Creación de un Almacén de Buzón en Cisco Unity Connection 9.x del artículo Administración de Almacenes de Buzón de Buzón en Cisco Unity Connection 9.x de Cisco. El artículo también describe cómo crear un almacén de correo adicional.

Para obtener más información sobre varios almacenes de correo dentro de UC, consulte Cómo funcionan los Almacenes de Buzón Múltiples en Cisco Unity Connection 9.x. del artículo Administración de Almacenes de Buzón en Cisco Unity Connection 9.x Cisco. Tenga en cuenta que ha habido preguntas con respecto a este extracto del artículo:

Otra base de datos de almacenamiento de buzones de correo para obtener información sobre los mensajes de voz que se guardan en ese almacén de buzones de correo. La base de datos está presidida por un promedio de aproximadamente 40 mensajes cada uno para 10.000 usuarios, es decir, unos 1,25 GB. (La aplicación de base de datos que se utiliza actualmente para Connection no puede cambiar dinámicamente el tamaño de una base de datos después de crearla.)

Los 1.25 GB mencionados en el extracto se utilizan para filas de tabla con el fin de almacenar mapas a los mensajes del usuario que se almacenan en otros lugares de UC; no se refiere al tamaño de la base de datos que se utiliza para almacenar mensajes de usuario.