Contenido

Introducción

Control del ancho de banda con enlaces y tuberías

Introducción

Este documento describe cómo utilizar enlaces y tubos para controlar el ancho de banda en Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS).

Control del ancho de banda con enlaces y tuberías

Los links se utilizan en un VCS para crear conexiones de ruteo entre una subzona y otra subzona o zona. Cada extremo del link se conoce como un nodo. Los tubos se aplican a los links para limitar el ancho de banda disponible entre los dos nodos.

Todos los links y conductos permiten el tráfico bidireccional. Por ejemplo, si tiene un link configurado con el primer nodo como la subzona HQ y el segundo nodo como la subzona de sucursal, el tráfico puede fluir desde la subzona HQ a la subzona de la sucursal así como desde la subzona de la sucursal a la subzona HQ. Los conductos que se aplican a este link afectan el ancho de banda en ambas direcciones.

Navegue hasta Configuración de VCS > Ancho de banda > Links para ver una lista de todos los links configurados en el VCS, para incluir cualquier conducto que se pueda aplicar a cada link. También puede crear nuevos vínculos y editar los vínculos actuales desde esta página.

Navegue hasta Configuración de VCS > Ancho de banda > Tubos para ver una lista de todos los tubos configurados en el VCS. También puede crear nuevos tubos y editar los actuales desde esta página.

Consejo: Para obtener información adicional sobre cómo utilizar y configurar subzonas, zonas, enlaces y conductos, refiérase a la sección Control del Ancho de Banda de la Guía del Administrador de Cisco VCS correspondiente.