Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

N1KV en los servidores de las B-series UCS en el modo del host extremo

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectó con el nexo 5000/7000 Switches con el vPC

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectó con el Switches sin el vPC

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con 6500 VSS o interruptores de apilado

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con un solo Switch por aguas arriba con un canal del puerto estático

Verificación

Troubleshooting

Introducción

Este documento describe las mejores prácticas de utilizar cuando usted despliega los Canales de puerto en el 1000V Series Switch del nexo de Cisco (N1KV). El N1KV requiere los Canales de puerto para los perfiles del puerto que contienen más de una interfaz por el host.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- N1KV

- Cisco Unified Computing System (UCS)

- Nexo y Catalyst Series Switch de Cisco

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- N1KV

- UCS

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Esta sección contiene estas configuraciones:

- N1KV en los servidores de las B-series UCS en el modo del host extremo

- N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con el nexo 5000/7000 Switches con el vPC

- N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con el Switches sin el vPC

- N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con el sistema de transferencia virtual 6500 (VSS) o los interruptores de apilado

- N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con un solo Switch por aguas arriba con un canal del puerto estático

N1KV en los servidores de las B-series UCS en el modo del host extremo

Cisco UCS utiliza dos trayectorias diversas entre la cuchilla y la red ascendente. Actualmente, la tela Interconnects no hace Canal de puerto /virtual del Control Protocol de la agregación del link de soporte (LACP) (vPC) en dirección del sur hacia las cuchillas. Esto significa que un canal del puerto estático de la perspectiva N1KV debe ser utilizado. Se requiere la fijación MAC, puesto que el Switches por aguas arriba no soporta el EtherChannel del multichassis.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectó con el nexo 5000/7000 Switches con el vPC

En esta topología, cada servidor del estante está conectado físicamente con dos diverso Switches del nexo - un cable con cada Switch. El LACP es el modo preferido, porque permite la mejor distribución del tráfico y la adición no quebrantadora/la substracción de los links. Se asume que el Switches por aguas arriba del nexo tiene ya un link del par del vPC configurado.

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-channel load-balance ethernet source-mac

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Nexus 5k/7k switches #1 & #2 configuration

interface port-channel1000

switchport mode trunk

vpc 1000

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

no lacp suspend-individual <- Nexus 7k only!!!

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectó con el Switches sin el vPC

En esta topología, cada servidor del estante está conectado físicamente con dos diverso Switches, pero el vPC no está disponible. La única configuración admitida es fijación MAC. Esta configuración es idéntica a ésa usada en los servidores de las B-series UCS. Un canal del puerto estático (modo encendido) no se soporta, puesto que el Switches por aguas arriba no soporta una tecnología EtherChannel del multichassis.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con 6500 VSS o interruptores de apilado

En esta topología, el Switches por aguas arriba actúa como chasis único. Esto permite que el N1KV conecte con el LACP.

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# 6500 VSS configuration

interface Port-channel1000

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface GigabitEthernet1/1/1

description ESX-Host1 adapter 1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

!

interface GigabitEthernet2/1/1

description ESX-Host1 adapter 2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

N1KV en los servidores de la serie C UCS o los servidores del montaje en bastidor conectados con un solo Switch por aguas arriba con un canal del puerto estático

En esta topología, los servidores son escoja dirigidos a un Switch por aguas arriba. Esta topología no proporciona ninguna Redundancia del Switch y no es una mejor práctica.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream Nexus switch

interface port-channel 1000

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode on

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

show run interface po{X} membership

show port-channel summary

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su configuración.

show port-channel summary

show port-channel internal event-history [all|errors]debug lacp all