Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Requisitos del servidor

Componentes Utilizados

Configurar

Creación y asignación de perfiles de servicio

Verificación

Troubleshoot

Discordancia de secreto compartido

La hora de UCSM y UCS Central no está sincronizada. Intentando de nuevo...

Introducción

Este documento describe cómo implementar Unified Computing System (UCS) Central.

Prerequisites

Cisco recomienda que conozca Cisco UCS Manager.

Requirements

Estos puertos TCP deben estar abiertos entre Cisco UCS Manager y un dominio Cisco UCS registrado para que la administración del firmware y la funcionalidad de backup funcionen correctamente:

- LOCKD_TCPPORT=32803

- MOUNTD_PORT=892

- RQUOTAD_PORT=875

- STATD_PORT=32805

- NFS_PORT="nfs"(2049)

- RPC_PORT="sunrpc"(111)

Requisitos del servidor

Esta tabla describe los requisitos mínimos para el servidor en rack independiente en el que se implementa Cisco UCS Central.

Tabla 1 Requisitos del sistema para Cisco UCS Central por hipervisor

Requisito

Requisito mínimo de ESX

Requisito mínimo de Hyper-V

Espacio en disco

60 GB

60 GB

RAM

4 GB

4 GB

Núcleos VCPU

1 núcleo

2 núcleos

Velocidad de lectura del disco

> 75 MBps

>125 MBps es la velocidad recomendada.

> 75 MBps

>125 MBps es la velocidad recomendada.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco UCS Manager versión 2.2 (1c)

- Cisco UCS Central versión 1.1(2a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Complete estos pasos para implementar UCS Central.

1. Para descargar el dispositivo virtual abierto (OVA) UCS Central adecuado de Cisco com, navegue hasta Productos > Servidores-Unified Computing > Cisco UCS Central Software.

2. Para implementar el OVA, haga clic en Archivo y seleccione Implementar plantilla de OVF...

3. Continúe con el proceso paso a paso para implementar la plantilla Open Virtualization Format (OVF) como se muestra:

1. Especifique el nombre de la máquina virtual central (VM) de UCS.

2. Haga clic en Finish (Finalizar).

4. Una vez implementada la plantilla OVA, abra la consola de UCS Central VM y configure como se muestra:

1. Especifique la dirección IP, la máscara de red y el gateway predeterminado.

2. Escriba yes si desea que la VM forme parte del clúster; si no, escriba no.

3. Especifique un nombre de host para la máquina virtual central.

4. Especifique la dirección IP del servidor de nombres de dominio (DNS) según sea necesario.

5. Especifique el nombre de dominio según sea necesario.

6. Especifique la contraseña de administrador y el secreto compartido.

7. Escriba yes si se requiere la recopilación de estadísticas; si no, escriba no.

8. Escriba yes para continuar con la configuración.

5. Una vez configurada la máquina virtual UCS Central, navegue hasta Admin > UCS Central en UCS Manager (UCSM) y haga clic en Register with UCS Central.

6. Introduzca la dirección IP y el secreto compartido para UCS Central, que se especificó en el paso 4, y haga clic en Aceptar.

Si UCSM se registra correctamente en UCS Central, el estado de registro debe mostrarse como registrado.

7. Vea el dominio UCS registrado en UCS Central:

1. En UCS Central, navegue hasta Dominios > Equipo > Dominio UCS.

2. Amplíe los dominios UCS. Debería poder ver el dominio UCS en Dominios no agrupados.

8. Mueva el dominio UCS a la raíz del grupo de dominios de dominios no agrupados:

1. Haga clic en el dominio UCS que se debe mover a la raíz del grupo de dominios.

2. Haga clic en General y después haga clic en Cambiar asignación de grupo.

3. Seleccione el botón de opción raíz del grupo de dominios.

El dominio UCS debe mostrarse en la raíz del grupo de dominios.

Creación y asignación de perfiles de servicio

Complete estos pasos para crear un perfil de servicio y asignarlo en UCS Central.

1. Vaya a Servidores > Suborganizaciones.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la organización en la que desea crear el perfil de servicio.

3. Haga clic en Crear perfil de servicio.

4. Cree el perfil de servicio del mismo modo que lo haría en UCS Manager. Para asignar el perfil de servicio a un servidor, haga clic en el perfil de servicio que acaba de crear, desplácese a General y haga clic en Cambiar asociación del perfil de servicio. Elija uno de estos métodos de asignación de servidor:

- Asignar más tarde

- Seleccionar un servidor del conjunto

- Manualmente

- Identificar una ubicación de ranura (que se ha seleccionado para este ejemplo)

Una vez que el perfil de servicio se asocia correctamente a un servidor, el progreso debe mostrarse como 100% en la ficha de estado, como se muestra a continuación:

5. Vea el perfil de servicio que se ha transferido de UCS Central a UCSM:

1. Vaya a la suborganización en la que creó el perfil de servicio en UCS Central en UCSM. Debería poder ver el perfil de servicio con un círculo verde a su lado, lo que indica que se ha eliminado correctamente de UCS Central.

2. Expanda el perfil de servicio para ver las tarjetas de interfaz de red virtual (VNIC), las VLAN, los adaptadores de bus de host virtual (vHBA) y las redes de área de almacenamiento virtual (VSAN) que se definieron en UCS Central al crear el perfil de servicio.

Nota: El perfil de servicio aparece en UCSM sólo después de que se ha asociado con un servidor y ha completado un progreso del 100%.

En la ficha LAN de UCSM, la VLAN derivada de UCS Central tiene un símbolo de diamante verde.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección se enumeran algunos errores comunes que puede encontrar al registrar UCSM en UCS Central.

Verifique el estado de registro de UCSM en UCS Central:

Si el estado del registro es Unregistered, navegue hasta FSM > UCS Central Registration para ver más detalles.

Discordancia de secreto compartido

Si encuentra un error que indica una discordancia de secreto compartido, debe suministrar el secreto compartido correcto, que se ingresó en el Paso 4 de la sección "Configurar".

La hora de UCSM y UCS Central no está sincronizada. Intentando de nuevo...

Si detecta un error que indica que la hora de UCSM y UCS Central no está sincronizada. Reintentando..., puede especificar un origen de protocolo de tiempo de red (NTP) o definir el tiempo manualmente para solucionar el error.

Para especificar un origen NTP, complete estos pasos:

1. Vaya a Operations Management > Operational Policies > Time Zone.

2. Haga clic en Agregar servidor NTP.

3. Asegúrese de que el origen NTP que especifique esté accesible desde UCS Central y Fabric Interconnect.

El origen NTP que se configuró debe ser perfecto en UCSM.

4. Para verificar, navegue hasta Admin > Time Zone Management.

La zona horaria se extrae de UCS Central sólo cuando selecciona el botón de opción Global para Time Zone Management. Además, debe haber movido su dominio UCS bajo la raíz del grupo de dominios, que se describe en el paso 8 de la sección "Configurar".

Si desea especificar la hora manualmente, siga estos pasos:

1. Vaya a la línea de comandos en UCSM y UCS Central y ejecute estos comandos:

scope system

scope services

2. Diríjase a /system/services.

3. Especifique la hora en UCSM y UCS Central como se muestra, y presione Enter en sucesión.

Nota: La sintaxis del tiempo es: Mes Fecha Año Hora Minuto Segundo.

Una vez que se sincroniza la hora, UCSM debe registrarse en UCS Central.