Contenido

Pregunta

Pregunta

¿Puedo intercambiar las unidades de disco duro entre diversos dispositivos de seguridad del contenido de Cisco?

Entorno: Seguridad del correo electrónico de Cisco, Seguridad de la red, todas las versiones de AsyncOS

Las unidades de disco duro en un dispositivo de seguridad del correo electrónico y de la red se cierran directamente a cada dispositivo. El intercambio de las unidades de disco duro entre los dispositivos, incluso si son el mismo modelo, llevará a la falla permanente del dispositivo. Si usted necesita una unidad de disco duro del reemplazo, el soporte de cliente de Cisco puede, en la mayoría de los casos, proporcionar una nueva unidad de disco duro en el sitio en 24 horas.