Pregunta:

¿Cómo configuro WCCP para omitir mis sitios de Intranet?

La manera más fácil de eludir los sitios web internos es configurar una lista de redirección en el switch/router que excluye las direcciones de destino internas de la redirección.

En una plataforma de Cisco, sólo tiene que crear una lista de acceso para denegar los intervalos de direcciones internas (como destino) y, a continuación, permitir el resto del tráfico. Esta lista se agrega luego a la sentencia wccp usando la palabra clave "redirect-list".

Ejemplo que niega la redirección WCCP para todas las direcciones RFC1918

access-list 110 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 110 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255

access-list 110 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 110 permit ip any any

ip wccp web-cache redirect-list 110

ip wccp 90 redirect-list 110

Este ejemplo utiliza los grupos de servicio de "web-cache" y "90". Solo tendría que modificarlo para que coincida con el grupo o grupos de servicios que esté utilizando.