Contenido

Pregunta

¿Cómo puedo verificar en qué versión de firmware se ejecutan mis discos?

Síntomas:  En el WSA 'diagnostic -> raid' no funciona.

Entorno: Dispositivo de seguridad Cisco Web Security Appliance (WSA), todas las versiones de AsyncOS

Utilice el comando CLI 'ipcheck' en el WSA para verificar el firmware del disco. Este comando debe mostrar la versión de firmware de los discos usados en WSA.

Si ve:Disco x: MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (BP00 como clave) debe actualizar el firmware.

Si ve una cadena que contiene "BP05", entonces el disco ya está ejecutando el firmware parcheado. No se requiere ninguna otra acción.