Contenido

Pregunta

¿Es compatible el dispositivo de seguridad Cisco Web Security Appliance (WSA) con ICAP?

El protocolo ICAP está diseñado para permitir que los proxies de gateway web, como el Cisco Web Security Appliance (WSA), hablen con los motores de escaneo externos. A partir de AsyncOS para Web 6.0, la serie S admite el uso de ICAP para analizar el contenido web saliente con el fin de prevenir la pérdida de datos, utilizando productos como RSA DLP Network.

Para el contenido entrante, la serie S realiza todo el escaneo de contenido utilizando motores en el dispositivo.