Contenido

Introducción

Nubes de análisis de malware seguras

Nube de EE. UU. (Estados Unidos)

Nube de la UE (Europa)

Nube de CA (Canadá)

Nube AU (Australia)

Dispositivo de análisis de malware seguro

Interfaz sucia

Salida de red remota

Limpiar interfaz

Interfaz de administración

Introducción

Este documento describe las configuraciones de red esenciales que necesita implementar en su firewall para garantizar un funcionamiento sin problemas de Secure Malware Analytics.

Colaboración de los ingenieros del TAC de Cisco.

Nubes de análisis de malware seguras

Nube de EE. UU. (Estados Unidos)

URL de acceso: https://panacea.threatgrid.com)

Hostname

IP

Puerto

Detalles

panacea.threatgrid.com

63.97.201.67, 63.162.55.67

443

Para Secure Malware Analytics Portal y dispositivos integrados (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.chi.threatgrid.com

200.194.241.35

443

Ventana de interacción de ejemplo

glovebox.rcn.threatgrid.com

63.97.201.67

443

Ventana de interacción de ejemplo

glovebox.scl.threatgrid.com

63.162.55.67

443

Ventana de interacción de ejemplo

fmc.api.threatgrid.com

63.97.201.67, 63.162.55.67

443

Servicio de análisis de archivos FMC/FTD

Nube de la UE (Europa)

URL de acceso: https://panacea.threatgrid.eu

Hostname

IP

Puerto

Detalles

panacea.threatgrid.eu

62.67.214.195 , 200.194.242.35

443

Para Secure Malware Analytics Portal y dispositivos integrados (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.muc.threatgrid.eu

62.67.214.195

443

Ventana de interacción de ejemplo

glovebox.fam.threatgrid.eu

200.194.242.35

443

Ventana de interacción de ejemplo

fmc.api.threatgrid.eu

62.67.214.195, 200.194.242.35

443

Servicio de análisis de archivos FMC/FTD

Se ha retirado la IP 89.167.128.132 antigua. Actualice las reglas del firewall con las IP anteriores.

Nube de CA (Canadá)

URL de acceso:https://panacea.threatgrid.ca

Hostname

IP

Puerto

Detalles

panacea.threat.ca

200.194.240.35

443

Para Secure Malware Analytics Portal y dispositivos integrados (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.kam.threat.ca

200.194.240.35

443

Ventana de interacción de ejemplo

fmc.api.threat.ca

200.194.240.35

443

Servicio de análisis de archivos FMC/FTD

Nube AU (Australia)

URL de acceso:https://panacea.threatgrid.au

Hostname

IP

Puerto

Detalles

panacea.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Para Secure Malware Analytics Portal y dispositivos integrados (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.syd.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Ventana de interacción de ejemplo

fmc.api.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Servicio de análisis de archivos FMC/FTD

Dispositivo de análisis de malware seguro

A continuación se indican las reglas de firewall recomendadas por interfaz de Secure Malware Analytics Appliance.

Interfaz sucia

Las máquinas virtuales las utilizan para comunicarse con Internet, de modo que las muestras puedan resolver DNS y comunicarse con servidores de comando y control (C&C)

Permiso:

Dirección:

Protocolo

Puerto

Destino

Hostname

Detalles

Salientes

IP

CUALQUIERA

CUALQUIERA

Se recomienda, excepto cuando se especifique en la sección Denegar aquí.

Usado para permitir la conectividad para el análisis.

Salientes

TCP

22

54.173.231.161 1

63.97.201.98 2 63.162.55.98 2

support-snapshots.threatgrid.com

Se utiliza para cargas de diagnóstico de soporte automático

Nota: requiere la versión de software 1.2+

Salientes

TCP

22

54.173.181.217 1 , 54.173.182.46 1

63.162.55.97 2 63.97.201.97 2

appliance-updates.threatgrid.com

Actualizaciones de dispositivos

Salientes

TCP

19791

54.164.165.137 1 , 34.199.44.202 1

63.97.201.96 2 , 63.162.55.96 2

rash.threatgrid.com

Soporte remoto/Modo de soporte de dispositivo

Salientes

TCP

22

63.97.201.99

63.162.55.99

appliance-licensing.threatgrid.com

Administración de licencias

1Estas IP se desactivarán en un futuro próximo.

2Estas son las IP que reemplazarían a las de 1. Sugerimos agregar ambas IP hasta que la comunicación sobre los cambios de IP se realice en un futuro próximo.

Salida de red remota

Utilizado por el dispositivo para tunelizar el tráfico de VM a una salida remota antes conocida como tg-tunnel.

Dirección:

Protocolo

Puerto

Destino

Salientes

TCP

21413

163.182.175.193

Salientes

TCP

21417

69.55.5.250

Salientes

TCP

21415

69.55.5.250

Salientes

TCP

21413

76.8.60.91

Nota: la salida remota 4.14.36.142 se ha eliminado y ya no está en producción. Asegúrese de agregar todas las direcciones IP mencionadas a la lista de excepciones del firewall.

Denegar:

Dirección:

Protocolo

Puerto(s)

Destino

Detalles

Salientes

SMTP

CUALQUIERA

CUALQUIERA

Para evitar que el malware envíe spam.

Entrante

IP

CUALQUIERA

Interfaz sucia de Secure Malware Analytics Appliance

Se recomienda, excepto cuando se especifique en la sección Permitir anterior.

Se utiliza para permitir la comunicación para el análisis.

Limpiar interfaz

Utilizado por varios servicios conectados para enviar muestras, así como acceso a la interfaz de usuario para los analistas.

Permiso:

Dirección:

Protocolo

Puerto(s)

Destino

Detalles

Entrante

TCP

443 y 8443

Interfaz limpia de Secure Malware Analytics Appliance

Acceso a WebUI y API

Entrante

TCP

9443

Interfaz limpia de Secure Malware Analytics Appliance

Se utiliza para guantera

Entrante

TCP

22

Interfaz limpia de Secure Malware Analytics Appliance

Acceso TUI de administración sobre SSH

Salientes

TCP

19791

Host: rash.threatgrid.com

54.164.165.137 1 ,34.199.44.202 1

63.97.201.96 2 ,63.162.55.96 2

Modo de recuperación para el soporte de Secure Malware Analytics.

1Estas IP se desactivarán en un futuro próximo.

2Estas son las IP que reemplazarían a las de 1. Sugerimos agregar ambas IP hasta que la comunicación sobre los cambios de IP se realice en un futuro próximo.

Interfaz de administración

Acceso a la interfaz de administración.

Permiso:

Dirección:

Protocolo

Puerto(s)

Destino

Detalles

Entrante

TCP

443 y 8443

Interfaz de administración de Secure Malware Analytics Appliance

Se utiliza para configurar el hardware y las licencias.

Entrante

TCP

22

Interfaz de administración de Secure Malware Analytics Appliance

Acceso TUI de administración sobre SSH