La página Estado del sistema del dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance (ESA) cuenta con una variedad de contadores, tarifas e indicadores que se pueden utilizar tanto para supervisar el estado del dispositivo como para comprender el flujo de correo.

Esta página se puede acceder desde la GUI a través de Monitor>Estado del sistema

Desde CLI, se puede encontrar una vista similar utilizando el comando status detail:

esa.example.com> status detail

Status as of:                  Wed Aug 06 08:24:18 2014 EDT

Up since:                      Wed Jul 09 15:10:21 2014 EDT

(27d 17h 13m 57s)

Last counter reset:            Wed Jul 23 14:21:11 2014 EDT

System status:                 Online

Oldest Message:                1 day 17 hours 10 mins 37 secs

Feature - Symantec Brightmail Anti-Spam: Expired

Feature - IronPort Image Analysis: Expired

Feature - Sophos Anti-Virus:   232 days

Feature - Bounce Verification: Perpetual

Feature - IronPort Anti-Spam:  232 days

Feature - IronPort Email Encryption: 232 days

Feature - RSA Email Data Loss Prevention: 232 days

Feature - Intelligent Multi-Scan: 68 days

Feature - Incoming Mail Handling: Perpetual

Feature - Outbreak Filters:    232 days

El valor "Mensaje más antiguo" indica la cantidad de tiempo que el mensaje más antiguo ha estado esperando la entrega. Esto incluye los mensajes que se encuentran tanto en la cola de trabajo como en la cola de mensajes. El valor de destinatarios no intentados es un subconjunto de destinatarios activos en la cola de mensajes y, por lo tanto, puede incluir el mensaje más antiguo.

El mensaje más antiguo no debe tener una antigüedad superior a "el número máximo de segundos que un mensaje puede permanecer en la cola antes de ser rebotado", tal como se configuró mediante el comando bounceconfig en la CLI, o Network->Perfiles de rebote en la GUI.