Contenido

El ESA modela C3x0, C6x0 y X10x0 puede ser aduana pedida para incluir una interfaz de la fibra del 1000 Mbps SX (onda corta) del tipo LC. Este indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor adicionado es puerto doble.

OBSERVE POR FAVOR: esta opción no está disponible como agregación del campo, él debe ser incluida en la época original de la fabricación del sistema.

Si una aplicación requiere las conexiones LC, los adaptadores SC/LC se pueden pedir de:

http://www.cypressindustries.com/

Cisco no vende estos adaptadores.

En un sistema enviado con este hardware opcional, los datos 3 de las interfaces de Ethernet y los datos 4 bajo etherconfig de la opción CLI representarán los dos puertos de fibra.