Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Overview

¿DTE o DCE?

Macho o hembra

Señalización

Pedidos

Cables de la serie 7000 de Cisco

Cables Cisco AGS+

Cables Cisco serie 4000

Cables NP-2T

Cables NP-4T

Cables de la serie 3000 de Cisco

Cables de Cisco Serie 2500

Cables de la serie Cisco 500-CS

Información Relacionada

Introducción

Este documento lo guiará en el proceso de selección de los cables seriales apropiados para su red.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Overview

Una de las partes críticas de la configuración de un router es la selección de los cables seriales para conectar el router a los dispositivos seriales en su red. Hay tanta variedad de cables seriales, con características aparentemente similares, que encontrar el cable correcto puede ser bastante difícil. Este documento lo guiará en el proceso de selección de los cables seriales apropiados para su red.

La selección del cable serial adecuado implica responder tres preguntas:

- ¿El router se está conectando a un dispositivo de un equipo de terminal de datos (DTE) o de un equipo de comunicación de datos (DCE)?

- ¿El cable requiere un conector macho o hembra?

- ¿Qué estándar de señalización requiere el dispositivo?

Con las respuestas a estas preguntas, y el modelo de su router, puede hallar el numero de parte del cable requerido en las tablas siguientes.

¿DTE o DCE?

Los dispositivos que se comunican a través de una interfaz serial se dividen en dos clases: DTE y DCE La diferencia más importante entre estos tipos de dispositivos es que el dispositivo DCE suministra la señal de reloj que coloca las comunicaciones en el bus. La documentación proporcionada con el dispositivo debe indicar si es DTE o DCE (algunos dispositivos tienen un puente para seleccionar uno de los dos modos). Si no puede hallar la información en la documentación, aplique los siguientes lineamientos generales para ayudarlo a seleccionar la clase apropiada:

DTE

DCE

DTE o DCE seleccionables*

Dispositivo

Terminales, Unidad de servicio de datos/Unidad de servicio de canal (DSU/CSU), Multiplexores

Módems

Hubs, Routers

Género

Hombre

Mujer

Ya sea

* En general, los dispositivos seleccionables tienen un puente, interruptor o comando de software usado para seleccionar DTE o DCE.

Macho o hembra

El género del conector se determina por medio de un examen al conector. Si los pines sobresalen de la base del conector, se trata de un conector macho. Si el conector posee orificios para aceptar los pines, entonces el conector es hembra. Consulte los dibujos para identificar el conector que necesita.

Señalización

Una serie de normas definen la señalización sobre un cable serial (incluidas EIA/TIA-232, X.21, V.35, EIA/TIA-449, EIA-530 y HSSI). Cada estándar define las señales del cable y especifica el conector al final del cable. La documentación del dispositivo conectado debe indicar la norma de señalización utilizada para dicho dispositivo. Si no puede encontrar la información en la documentación, use las ilustraciones que aparecen a continuación para seleccionar el estándar de señalización requerido. Seleccione el conector que se acoplará al conector en su dispositivo, en lugar de seleccionar aquél cuya ilustración sea similar al conector en el dispositivo.

Pedidos

Para pedir cables serie y otros productos Cisco, comuníquese con su administrador local de cuentas o con el servicio al cliente de Cisco al 800-553-6387.

Cables de la serie 7000 de Cisco

CX-FSIP4

CX-FSIP8

CX-HIP

CX-MIP-1CT1

CX-MIP-2CT1

Número requerido

1-4

1-8

1

1

1

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-232

CAB-232MT(=)

CAB-232MT(=)

—

—

—

EIA/TIA-232 DCE

CAB-232FC(=)

CAB-232FC(=)

—

—

—

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-449

CAB-449MT(=)

CAB-449MT(=)

—

—

—

DCE EIA/TIA-449

CAB-449FC(=)

CAB-449FC(=)

—

—

—

V.35 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-V35MT(=)CAB-V35FT(=)

CAB-V35MT(=)CAB-V35FT(=)

—

—

—

V.35 DCE

CAB-V35FC(=)CAB-V35MC(=)

CAB-V35FC(=)CAB-V35MC(=)

—

—

—

X.21 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-X21MT(=)

CAB-X21MT(=)

—

—

—

X.21 DCE (Equipo de comunicación de datos)

CAB-X21FC(=)

CAB-X21FC(=)

—

—

—

HSSI

—

—

CAB-HSI1=, CAB-, HNUL=(M)*

—

—

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-530

CAB-530MT=

CAB-530MT=

—

—

—

/Canalizado

—

—

—

CAB-7KCT1DB15 CAB-7KCT1NULL*

CAB-7KCT1DB15 CAB-7KCT1NULL*

DTE es macho y DCE es hembra, a menos que se indique lo contrario (M = macho) (=) indica el producto sobrante. * Permite la conexión de routers adosados.

CAB-232MT(=)

CAB-232FC(=)

CAB-449MT(=)

CAB-449FC(=)

CAB-V35MT(=)

CAB-V35FT(=)

CAB-V35FC(=)

CAB-V35MC(=)

CAB-X21MT(=)

CAB-X21FC(=)

CAB-530MT=

CAB-HSI1=

CAB-HNUL=(M)

CAB-7KCT1DB15

CAB-7KCT1NULL

Cables Cisco AGS+

AGS+

Número requerido

Opcional

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-232

CAB-R23=

EIA/TIA-232 DCE

CAB-R23=

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-449

CAB-R44=

DCE EIA/TIA-449

CAB-R44=

V.35 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-VTM(=), CAB-VTF(=)

V.35 DCE

CAB-VCM(=), CAB-VCF(=)

X.21 DTE (Equipo terminal de datos)

—

X.21 DCE (Equipo de comunicación de datos)

CAB-X21CF=

HSSI

CAB-HSI1=, CAB-HNUL=(M)*

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-530

—

El DTE es masculino y el DCE es femenino, a menos que se indique lo contrario (M = masculino). (=) indica que es un producto de repuesto. * Permite la conexión de routers adosados.

CAB-R23=

CAB-R44=

CAB-VTM(=)

CAB-VTF(=)

CAB-VCM(=)

CAB-VCF(=)

CAB-X21CF=

CAB-HSI1

CAB-HNUL=(M)

Cables Cisco serie 4000

NP-2T

NP-4T

Número requerido

1-2

1-4

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-232

CAB-NP232T(=)

CAB-232MT(=)

EIA/TIA-232 DCE

CAB-NP232C(=)

CAB-232FC(=)

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-449

CAB-NP449T(=)

CAB-449MT(=)

DCE EIA/TIA-449

CAB-NP449C(=)

CAB-449FC(=)

V.35 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-NPV35TV2(=)

CAB-V35MT(=), CAB-V35FT(=)

V.35 DCE

CAB-NPV35CV2(=)

CAB-V35FC(=), CAB-V35MC(=)

X.21 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-NPX21T(=)

CAB-X21MT(=)

X.21 DCE (Equipo de comunicación de datos)

CAB-NPX21C(=)

CAB-X21FC(=)

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-530

CAB-3C530(=)

CAB-530MT(=)

El DTE (Equipo terminal de datos) es macho y el DCE (Equipo de comunicación de datos) es hembra, a menos que se indique lo contrario (M=macho). (=) indica que es un producto de repuesto.

Cables NP-2T

CAB-NP232T(=)

CAB-NP232C(=)

CAB-NP449T(=)

CAB-NP449C(=)

CAB-NPV35TV2(=)

CAB-NPV35CV2(=)

CAB-NPX21T(=)

CAB-NPX21C(=)

CAB-3C530(=)

Cables NP-4T

CAB-232MT(=)

CAB-232FC(=)

CAB-449MT(=)

CAB-449FC(=)

CAB-V35MT(=)

CAB-V35FT(=)

CAB-V35FC(=)

CAB-V35MC(=)

CAB-X21MT(=)<

CAB-X21FC(=)

CAB-530MT(=)

Cables de la serie 3000 de Cisco

3102

3202

3104

3204

Número requerido

1

1-2

1-2

1-2

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-232

CAB-3C232(=)

CAB-3C232(=)

CAB-3C232(=)

CAB-3C232(=)

EIA/TIA-232 DCE

—

—

CAB-3C232C(=)

CAB-3C232C(=)

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-449

CAB-3C449C(=)

CAB-3C449C(=)

CAB-3C449C(=)

CAB-3C449C(=)

DCE EIA/TIA-449

—

—

CAB-3C449C(=)

CAB-3C449C(=)

V.35 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2(=)

V.35 DCE

—

—

CAB-3CV35V2C(=)

CAB-3CV35V2C(=)

X.21 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21(=)

X.21 DCE (Equipo de comunicación de datos)

—

—

CAB-3CX21C(=)

CAB-3CX21C(=)

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-530

CAB-3C530(=)

CAB-3C530(=)

CAB-3C530(=)

CAB-3C530(=)

El DTE (Equipo terminal de datos) es macho y el DCE (Equipo de comunicación de datos) es hembra, a menos que se indique lo contrario (M=macho). (=) indica que es un producto de repuesto.

CAB-3C232(=)

CAB-3C232C(=)

CAB-3C449C(=)

CAB-3C449C(=)

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2C(=)

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21C(=)

CAB-3C530(=)

Cables de Cisco Serie 2500

2500

Número requerido

1-2

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-232

CAB-232MT(=)

EIA/TIA-232 DCE

CAB-232FC(=)

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-449

CAB-449MT(=)

DCE EIA/TIA-449

CAB-449FC(=)

V.35 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-V35MT(=), CAB-V35FT(=)

V.35 DCE

CAB-V35FC(=), CAB-V35MC(=)

X.21 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-X21MT(=)

X.21 DCE (Equipo de comunicación de datos)

CAB-X21FC(=)

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-530

CAB-530MT(=)

El DTE (Equipo terminal de datos) es macho y el DCE (Equipo de comunicación de datos) es hembra, a menos que se indique lo contrario (M=macho). (=) indica que es un producto de repuesto.

CAB-232MT(=)

CAB-232FC(=)

CAB-449MT(=)

CAB-449FC(=)

CAB-V35MT(=)

CAB-V35FT(=)

CAB-V35FC(=)

CAB-V35MC(=)

CAB-X21MT(=)

CAB-X21FC(=)

CAB-530MT(=)

Cables de la serie Cisco 500-CS

8-16 puertos

EIA/TIA-232 DCE

CAB-500DCM=, CAB-500DCF=, CAB-500RJ(=)*

DTE (equipo terminal de datos) EIA/TIA-232

CAB-500DTM(=), CAB-500DTF=, CAB-500RJ(=)*

Módem

CAB-5MODCM(=), CAB-500RJ(=)*

El DTE (Equipo terminal de datos) es macho y el DCE (Equipo de comunicación de datos) es hembra, a menos que se indique lo contrario (M=macho). (=) indica que es un producto de repuesto. * Para cada puerto, deberá pedirse un CAB-500RJ y un conector correspondiente.

Nota: La nomenclatura de la serie 500-CS difiere de los cables de enrutamiento. DCE y DTE hacen referencia al tipo de dispositivo al que está conectado. Por ejemplo, para conectar un dispositivo de terminal (DTE), solicite un CAB-500DTM(=) o CAB-500DTF=.

CAB-500DCM=

CAB-500DCF=

CAB-500DTM(=)

CAB-500DTF=

CAB-500RJ(=)

CAB-5MODCM(=)

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems