Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Salida de bits

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Es posible utilizar la referencia de salida de la fuente de sincronización integrada (BITS) del edificio para el tiempo de un nodo Cisco ONS 15454 u otro equipo. Sin embargo, cuando se habilita una interfaz BITS para este fin, se recibe una alarma de pérdida de señal (LOS) en la entrada BITS.

Este documento explica cómo resolver este problema para que pueda utilizar la interfaz de BITS fuera y no incurrir en una alarma LOS permanente.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en un chasis Cisco ONS 15454 que ejecuta cualquier versión de software actual.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Antecedentes

Salida de bits

Es posible derivar el tiempo de su referencia óptica, pero utilice la salida BITS para ajustar otro equipo externo al anillo óptico. Puede ser un elemento de red Cisco ONS 15454 adicional o un equipo de otro proveedor que requiera temporización T1. Este equipo puede o no estar conectado electrónicamente. Sin embargo, si este equipo está conectado ópticamente al anillo con la fuente de sincronización, una mejor solución es originar la temporización desde la línea óptica y no la salida BITS externa. Una fuente óptica para la temporización es mejor que el BITS out debido a la conexión eléctrica.

Problema

El problema con la salida BITS ocurre cuando se habilita la interfaz BITS. Esto se debe a que no hay entrada para los pines A2 y B2, así como A4 y B4 en el plano posterior, y se produce una alarma LOS. La entrada no se puede poner en un estado fuera de servicio independientemente de la salida para borrar esta alarma, por lo que la alarma LOS permanece si utiliza esta salida.

Solución

Una solución alternativa para esto es envolver la señal de salida de un origen no utilizado como la segunda salida BITS a los pines de entrada:

- SALIDA/Tono de BITS A1(-) a Entrada/Tono de BITS A4(-)

- B1 BITS OUT/Tip(+) a B4 IN/Tip(+)

Esto despeja la alarma. Dado que no se utiliza la entrada de temporización, puede atornillar o "cadena de margarita" la segunda entrada BITS A2 entrada/anillo(-) y BITS B2 entrada/TIP(+). Esto deja la primera salida BITS libre de uso.

Evite la terminación doble de cualquier señal de fuente de sincronización que se utilice como fuente de sincronización para un dispositivo, ya que esto tiene efectos negativos en la calidad de la señal. Si se requieren ambas señales BITS out para una aplicación, se puede utilizar cualquier fuente de T-1. Por ejemplo, la salida de temporización del dispositivo se ha programado.

Nota: Es fundamental evitar loops de sincronización. Asegúrese de que el BITS IN al Cisco ONS 15454 nunca se utilice como referencia de temporización cuando se configura de esta manera, ya que algunas de las salvaguardas internas podrían ser omitidas en el ejemplo.

Información Relacionada

- Página de soporte de tecnología óptica

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems