Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento para borrar la alarma OPT-LOW en la tarjeta OC192-LR2 en la plataforma Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454 versión 6.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

El porcentaje de la potencia de transmisión óptica normal (100%) del láser en el puerto de la tarjeta representa la potencia óptica transmitida (OPT). El umbral de alta potencia óptica transmitida (OPT-HIGH) es el porcentaje de la potencia óptica de transmisión normal cuando se produce una potencia de transmisión elevada. El umbral de baja potencia óptica transmitida (OPT-LOW) es el porcentaje de la potencia óptica de transmisión normal cuando se produce una potencia de transmisión baja.

El porcentaje de la potencia recibida óptica normal del puerto de tarjeta representa la potencia óptica recibida (OPR). El umbral de alta potencia óptica recibida (OPR-HIGH) es el porcentaje de la potencia óptica de recepción calibrada cuando se produce una alta potencia recibida. El umbral de baja potencia óptica recibida (OPR-LOW) es el porcentaje de la potencia óptica de recepción calibrada cuando se produce una baja potencia recibida.

El valor OPR-LOW predeterminado para la tarjeta OC192-LR2 15454 es del 50% (15 min/1 día).

Problema

La tarjeta OC192-LR2 en ONS 15454 recibe la alarma OPR-LOW.

Solución

Complete estos pasos para borrar la alarma OPR-LOW:

1. Vaya a la vista Nodo.

2. Haga doble clic en la tarjeta OC192-LR2 donde desea cambiar la configuración de la óptica.

3. Haga clic en la pestaña Provisioning (consulte la flecha A en la Figura 1).

4. Haga clic en la pestaña Umbrales ópticos (consulte la flecha B en la Figura 1).

5. Haga clic en Set en la columna Set OPR (consulte la flecha C en la Figura 1). Esta opción establece la potencia óptica recibida y el nivel de potencia recibida en un 100%. Si la energía recibida disminuye, el porcentaje de OPR disminuye para reflejar la pérdida de energía recibida. Por ejemplo, si la potencia recibida disminuye en 3 dBm, el OPR disminuye en un 50%.

6. El mensaje Set OPR (Establecer OPR) parece indicar que el valor nominal de OPR se ha establecido correctamente (consulte la flecha D en la Figura 1).

Figura 1: Establecer OPR

7. Click OK.

Si la alarma OPR-LOW persiste incluso después de realizar este procedimiento, verifique si la tarjeta OC192-LR2 es defectuosa. Pruebe otra tarjeta OC192-LR2.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems