Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Los Cisco 1700, 2600 y 3600 Series Routers ofrecen soporte para Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) y para el WAN Interface Card (WIC). Las tres plataformas se configuran básicamente de la misma manera. Sin embargo, hay diferencias presentes en el hardware y en la versión del software Cisco IOS® requerida para cada uno. En este documento, el Cisco 1700/2600/3600 se denomina Cisco ADSL WIC.

Este documento muestra un Cisco ADSL WIC que se conecta a un multiplexor de acceso DSL 6130 de Cisco (DSLAM) y termina en un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). El router Cisco ADSL WIC se ha configurado con PPP sobre ATM (PPPoA) con traducción de direcciones de red (NAT) y negociación de direcciones IP activadas. Cisco ADSL WIC también funciona como servidor para sus clientes Ethernet locales.

Prerequisites

Requirements

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con estos requisitos. Antes de intentar esta configuración, asegúrese de utilizar una de estas versiones de software necesarias:

- Versión 12.1(3)DC1 del software del IOS de Cisco 6400 UAC-NRP

- Versión 12.1(3)DB del software del IOS de Cisco 6400 UAC-NSP

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versión 12.1(5)DA

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

Para admitir ADSL WIC en el Cisco 2600/3600, se requieren estos productos de hardware:

- 2600: Ranuras WIC del chasis, NM-2W

- 3600: NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Nota: Para el Cisco 3600, ADSL no es compatible con WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W o NM-2E2W.

Para admitir ADSL WIC, se requiere un mínimo de estas versiones de Cisco IOS Software:

- Versión 12.1(5)YB del software del IOS de Cisco (sólo versiones Plus) en el Cisco 2600/3600

- Cisco IOS Software Release IOS 12.1(3)XJ o posterior (versiones Plus o conjunto de funciones ADSL solamente) en el Cisco 1700. El conjunto de funciones ADSL se identifica con "y7" en el nombre de la imagen; por ejemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Nota: Cuando descargue la imagen para el Cisco 1700, asegúrese de seleccionar el nombre de la imagen 1700. No descargue una imagen 1720 o 1750; las funciones no admiten ADSL WIC.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones de documentos, utilice las Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza esta configuración de red que se muestra en el diagrama .

Configuraciones

Este documento usa estas configuraciones.

Cisco ADSL WIC

! version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool pool name

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

! interface ATM0/0/0.200 point-to-point

!--- The username and password values must match !--- the username and password values of the remote device.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/301

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template11

!

interface Virtual-Template11

ip unnumbered Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool pool name

ppp authentication pap

!

ip local pool pool name 172.17.0.1 172.17.0.10

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Información de soporte de tecnología DSL de Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems