Contenido

Introducción

¿Cuál es el ancho de banda mínimo requerido para H.239 para unidades y blades MCU, IP VCR y ISDN GW?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW productos MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505 y Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo requerido para H.239 para unidades y blades MCU, IP VCR y ISDN GW?

Cuando se utiliza H.239 en una llamada punto a punto o en una conferencia, se debe abrir un segundo canal de vídeo. Teóricamente, el ancho de banda mínimo para este canal es de 4kbps; sin embargo, en la práctica, normalmente se requiere un ancho de banda mayor. Incluso si se puede enviar H.239 con este ancho de banda con su equipo, la calidad será muy deficiente porque la mayoría de los terminales no pueden admitir dos secuencias de vídeo coherente con un ancho de banda muy bajo.A.

Por ejemplo, teóricamente es posible ajustar el audio, la secuencia de vídeo principal y el vídeo extendido para H.239 a un ancho de banda de llamada de 128 kbps; sin embargo, no se recomienda porque experimentará una calidad excepcionalmente baja en todos los aspectos de la llamada. Por esta razón, las unidades de ancho de banda de ISDN de Codian y los blades de GW de ISDN MSE 8000 no anuncian H.239 para llamadas con anchos de banda inferiores a 256 kbps.

Aunque los blades de medios MCU y MSE 8000, las unidades de VCR IP y los blades de VCR IP anuncian H.239 con ancho de banda de 128 kbps, el problema de calidad siempre está presente y, por lo tanto, no recomendamos utilizar H.239 con este ancho de banda. Si abre un canal H.239 en este ancho de banda, la calidad del flujo dependerá del ancho de banda utilizado para el flujo de audio y vídeo principal y de la velocidad de imágenes del canal de contenido; debe esperar obtener una calidad muy baja o ningún flujo H.239, dependiendo del terminal.

Por lo tanto, recomendamos un ancho de banda total de llamada de al menos 384 kbps para una videollamada con H.239 tanto para llamadas IP como ISDN.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems