Contenido

Introducción

¿Cuál es la clavija de un cable serial Codian?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 y Cisco TelePresence Productos avanzados de Media Gateway 3610.

P. ¿Cuál es la clavija de un cable serial Codian?

A.

Pin RJ45 macho

se conecta a

Pin DB9 hembra

1

—

8

2

—

6

3 MCU TX

—

2

4 GND

—

5

5 GND

—

5

6 MCU RX

—

3

7

—

4

8

—

7

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems