Contenido

Introducción

¿Por qué recibo continuos fallos de inicio de sesión en el registro de eventos de mi producto Codian?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU 8510 y Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

P. ¿Por qué recibo continuos fallos de inicio de sesión en el registro de eventos de mi producto Codian?

Mensajes similares a los que aparecen a continuación en el registro de eventos indican que alguien está intentando acceder a FTP en la unidad.A.

17307 2007/04/04 11:52:50.673 Sesión informativa 0

Error de inicio de sesión, usuario 'ADMINISTRATOR'

17308 2007/04/04 11:52:50.865 Sesión informativa 0

Error de inicio de sesión, usuario 'ADMINISTRATOR'

17309 2007/04/04 11:52:51.047 Sesión informativa 0

Error de inicio de sesión, usuario 'ADMINISTRATOR'

Los intentos suelen utilizar nombres de usuario estándar como 'ADMINISTRATOR'. Cada intento tiene una contraseña diferente. Para evitar incluso la pequeña posibilidad de acceso no autorizado, desactive el puerto FTP mientras no lo esté utilizando (vaya a Red > Servicios y desmarque la casilla de verificación FTP).

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems