Contenido

Introducción

¿Cuál es la diferencia entre SIF y CIF?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU 8510 y Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

P. ¿Cuál es la diferencia entre SIF y CIF?

CIF y SIF son acrónimos que describen las resoluciones de vídeo y han acudido a videoconferencias desde el sector de la difusión.A.

CIF significa Common Interchange Format y representa una resolución de 288 x 352. Esta es la resolución utilizada por los sistemas de televisión PAL (europeos). Las resoluciones relacionadas son QCIF (Trimestre CIF) y 4CIF que son 144 x 176 y 576 x 704 respectivamente.

SIF significa Formato de intercambio estándar y representa una resolución de 240 x 352. Esta es la resolución utilizada por los sistemas de televisión NTSC (Norteamérica). Las resoluciones relacionadas son QSIF (Trimestre SIF) y 4SIF, que son 120 x 176 y 480 x 704 respectivamente.

Tanto CIF como SIF son resoluciones de pantalla completa (4:3); la resolución 288 x 512 se denomina a veces WCIF (Wide CIF) pero se conoce más comúnmente como w288p.

Algunos terminales están disponibles con una selección de cámaras PAL o NTSC: una cámara PAL funciona a 25 fps y una cámara NTSC a 30 fps. Debido al tamaño de trama más grande de PAL (CIF) sobre NTSC (SIF), ambos generan la misma cantidad de información.

Si se utiliza el nivel 2.1 de H.264 sin modificar, 4SIF será posible a 15fps y 4CIF a 12.5fps.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems