Contenido

Introducción

¿Por qué el registro de eventos en la MCU de Codian / GW ISDN muestra el error 'Failed to flush cache to external compact flash'?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505 y Cisco TelePresence MMMCU SE 8510.

P. ¿Por qué el registro de eventos en la MCU de Codian / GW ISDN muestra el error 'Failed to flush cache to external compact flash'?

Ha configurado su unidad (producto TelePresence) para almacenar los CDR (registros de detalles de llamadas), pero no ha colocado una tarjeta Compact Flash en la ranura externa para flash compacta para que se almacenen en ella. (Las unidades Codian no almacenan CDR internamente; sólo guardan en caché los últimos segundos).A.

- Para detener la aparición de este mensaje, vaya a Eventos > Registro CDR y haga clic en Desactivar.

- Alternativamente, si desea conservar los CDR, coloque una tarjeta Flash compacta de 256 Mb en la ranura externa y la unidad comenzará a usarla. Puede recuperar los CDR a través de la interfaz web. Vaya a Eventos > Registro de CDR y desplácese hacia abajo para ver la lista Registro de detalles de llamadas. Puede descargar la lista desde la interfaz web como XML. También puede descargar CDR mediante FTP; sin embargo, no puede copiar los CDR directamente desde la tarjeta Compact Flash (utilizando un lector de tarjetas Compact Flash independiente) porque se almacenan en un formato personalizado.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems