Contenido

Introducción

¿Cómo puedo actualizar mi unidad Codian con Compact Flash externa?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW productos MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 y Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050.

P. ¿Cómo puedo actualizar mi unidad Codian con Compact Flash externa?

Muy ocasionalmente, es necesario actualizar el software de una unidad utilizando la ranura Compact Flash externa. Algunos ejemplos de esas situaciones son:A.

- Se ha intentado instalar el software de gateway ISDN en una MCU o VCR IP (o viceversa), y la unidad se reinicia repetidamente de modo que la interfaz web no sea accesible

- Se ha producido un error de alimentación durante un intento de actualización anterior y la unidad no se iniciará hasta el punto en el que se puede acceder a la interfaz web

- Se ha perdido la contraseña del administrador y la unidad está ejecutando una versión de software que no tiene el comando reset_config

Siga estos pasos para actualizar mediante Compact Flash externa:

1. Obtenga la versión requerida del software como archivo .zip del sitio web de Codian.

2. Extraiga la imagen del archivo .zip en el disco duro y cambie el nombre del kupgrade de imagen extraído.

3. Obtenga una tarjeta Compact Flash de entre 32 y 256 MB de capacidad y algún medio para escribirla. Lector/grabadores de tarjetas flash compactas USB disponibles.

4. Copie kupgrade en la tarjeta Compact Flash.

5. Conecte un terminal serial al puerto de la consola de la unidad utilizando los parámetros de conexión de la etiqueta trasera de la unidad.

6. Inserte la tarjeta Compact Flash en la ranura del panel frontal de la unidad y apague/reinicie la unidad desde la interfaz web, si está disponible: de lo contrario, en la línea de comandos, escriba "reboot s" en el mensaje.

7. Vea la salida en el terminal serial. Después de unos segundos, verá varias filas de '...... , seguido de un mensaje que indica el número de bytes copiados. Representa la copia de la imagen kupgrade de la tarjeta Compact Flash externa a la memoria interna de la unidad.

8. Extraiga la tarjeta Compact Flash de la ranura externa.

La unidad completará el proceso de actualización y se reiniciará por propia iniciativa. El proceso ha finalizado.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems