Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos a realizar cuando el usuario recibe este error DB2 con Tidal Transaction Analyzer:

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

Prerequisites

Componentes Utilizados

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 o posterior

- IBM DB2

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

Se reciben errores con el cliente DB2.

Solución

Siga estos pasos:

1. Verifique que el cliente DB2 se haya instalado y configurado correctamente.

2. Verifique que puede conectarse a su base de datos DB2 a través del cliente DB2.

3. Verifique que su cliente DB2 tenga 32 bits.

Nota: Si está ejecutando un cliente DB2 de 64 bits, esto no funcionará con Transaction Analyzer.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems