Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificación

GUI

CLI

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe el procedimiento necesario para configurar los banners de inicio de sesión en la CLI y la GUI de Cisco Secure Access Control Server (ACS) versión 5.4.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Configuración inicial de ACS

- Acceso a GUI y CLI de ACS

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Secure ACS Release 5.4.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Nota: El límite de caracteres para los banners "antes" y "después" de inicio de sesión es de 250 caracteres. No puede configurar banners independientes para la CLI y la GUI. Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Para configurar los banners Login en la CLI y la GUI de ACS, complete estos comandos:

1. Para el mensaje del banner de inicio de sesión "antes", inicie sesión en la GUI de ACS. Navegue hasta My Workspace > Login Banner e introduzca el mensaje deseado del banner "antes" de inicio de sesión.

2. Desde la misma ubicación, configure el mensaje deseado del banner de inicio de sesión "después".

Verificación

GUI

El mensaje del banner de inicio de sesión "antes" aparece como se muestra aquí:

El mensaje del banner de inicio de sesión "después" aparece como se muestra aquí:

CLI

El mensaje del banner de inicio de sesión "antes" aparece como se muestra aquí:

El mensaje del banner de inicio de sesión "después" aparece como se muestra aquí:

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.