Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificación

Troubleshooting

Introducción

Este documento describe cómo conectar para preparar la base de datos de la garantía de la Colaboración (PCA) (DB) con el visualizador DB. Es utilizado con frecuencia por TAC a la hora de las sesiones de Troubleshooting.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- PCA 11.6

- Visualizador DB

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

1. Instale la aplicación del visualizador DB y cree una nueva conexión tal y como se muestra en de la imagen.

2.  Seleccione el driver DB tal y como se muestra en de la imagen.

3. Ingrese los detalles para conectar con el DB tal y como se muestra en de la imagen.

4. Habilite el puerto para la conexión DB vía el PCA CLI.

Usted necesita iniciar sesión como Usuario administrador y después conmuta al usuario raíz y después ejecuta este comando.

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 5433 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.