Contenido

Introducción

Operación

Conclusión

Introducción

Este documento describe la configuración de enlaces Application Centric Infrastructure (ACI) para su uso con switches de capa 2 (L2) y tipos de enlaces de árbol de extensión.

Operación

La interfaz L2 conectada a los folletos ACI debe configurarse con tipo de link compartido, no punto a punto (P2P).

Topología de ejemplo

El protocolo de árbol de extensión (STP) supone que cuando el tipo de link es P2P, sólo habrá otro dispositivo STP conectado en esa interfaz. Cuando ocurre un cambio de topología, el proceso es el siguiente:

1. El switch 3850-1 envía la propuesta.

2. El switch 3850-2 envía el acuerdo (puesto que el tipo de link es P2P, piensa que no hay otros switches que vean la propuesta).

3. El switch 3850-1 puede pasar inmediatamente del bloqueo al reenvío tras la recepción del acuerdo.

4. Puede que el switch N7010 desee enviar una propuesta, pero 3850-1 ya la reenvía.

Si los tipos de link se configuran como compartidos, éste es el flujo:

1. El switch 3850-1 envía la propuesta.

2. El switch 3850-2 no envía el acuerdo (porque el tipo de línea se comparte y otro switch puede querer enviar la propuesta).

3. El switch N7010 no envía el acuerdo ni la propuesta.

4. El switch 3850-1 envía la propuesta.

5. El switch 3850-1 pasa del bloqueo al aprendizaje, y luego al reenvío, según los temporizadores STP.

Esto lleva a una convergencia más lenta, pero también asegura que no se formen loops. En el modo compartido, los switches no envían el acuerdo porque puede haber más de un switch en el segmento y es posible que no todos estén de acuerdo. Por lo tanto, en el modo compartido, la falta de acuerdo lleva al remitente de la propuesta a esperar más antes de que pase al reenvío.

Cualquier interfaz de switch L2 conectada a la hoja ACI debe configurarse como se muestra aquí:

RTP-AGG1(config-if)# spanning-tree link-type shared

El comportamiento predeterminado es el tipo de link STP P2P. Esto se basa en el link que funciona en dúplex completo, que es el comportamiento predeterminado para los links de switch a switch. Si el link aparece en semidúplex, el tipo de link STP predeterminado es 'compartido'.

La especificación IEEE 802.1d dice:

17.12 RSTP y links punto a punto

La rápida transición de un puerto designado al reenvío depende de que el puerto esté conectado directamente a, como mucho, otro puente [es un puerto de borde (17.3, 17.19.17) o está conectado a una LAN punto a punto, en lugar de un medio compartido]. Los parámetros adminPointToPointMAC y operPointToPointMAC (6.4.3) proporcionan administración y señalización del estado punto a punto a las máquinas de estado RSTP. Un puerto raíz recientemente seleccionado puede realizar la transición a Reenvío rápidamente, incluso si está conectado a medios compartidos.

17.20.4 EdgeDelay

Devuelve el valor de MigrateTime si operPointToPointMAC es TRUE y el valor de MaxAge de lo contrario.

17.21.9 recordAgreement()

Si rstpVersion es TRUE, operPointToPointMAC (6.4.3) es TRUE y el mensaje de configuración recibido tiene el indicador de acuerdo establecido, se establece el indicador acordado y se borra el indicador de propuesta. De lo contrario, se borrará el indicador acordado.

ACI inunda las Unidades de datos del protocolo de puente STP (BPDU) al identificador de red VXLAN (VNID) asignado a la VLAN FD (el VNID se asigna a través del conjunto VLAN, por lo que la encapsulación debe formar parte del mismo conjunto VLAN para formar parte del mismo dominio STP). De hecho, funciona como un hub Ethernet cuando se trata de Spanning Tree. Cuando los switches L2 externos se conectan a una hoja ACI, se establece de forma predeterminada el funcionamiento de dúplex completo. En el mundo STP, esto equivale a un tipo de link P2P.

Para confirmar si dos grupos de terminales (EPG) forman parte del mismo dominio STP, introduzca este comando:

module-1# show system internal eltmc info vlan 49 | grep fabric_encap

fabric_encap_type:          VXLAN   :::    fabric_encap:          11196

Nota: VLAN 49 es la VLAN FD/EPG. Todas las BDPU se inundarán a través del fabric en VNID 1196.

Conclusión

En ACI, funciona como un hub Ethernet. En P2P si un switch ve una propuesta, envía el acuerdo inmediatamente y puede producirse una transición del bloqueo al reenvío. En el modo compartido, la interfaz en el switch no enviará el acuerdo inmediatamente cuando vea una propuesta. Esto hace que el remitente de la propuesta espere más (esto depende de los temporizadores configurados) antes de que pase del bloqueo al reenvío.

Esto se aplica a todas las versiones del firmware ACI.