Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo de los Servicios de emulación de circuitos no estructurados (CES) T1 mediante temporización adaptativa. El servicio no estructurado significa que los PVC utilizan todo el ancho de banda T1/E1. El switch ATM no busca en T1/E1, sino que simplemente reproduce un flujo de bits con temporización desde el puerto de recepción al puerto de destino. La temporización adaptativa significa que el módulo CES infecta el tiempo adecuado para la transmisión de datos mediante el cálculo de una velocidad media de recepción de datos. La principal ventaja de esto es que no requiere la sincronización del reloj de la red. Para obtener una explicación más detallada sobre los servicios de CES, lea Introducción a los servicios de emulación del circuito.

Suposición

Las configuraciones de ejemplo de este documento se basan en las siguientes suposiciones:

- Este ejemplo utiliza el modo de temporización adaptable. Dado que utilizamos temporización adaptativa, no necesita una instrucción network-clock-select. Sin embargo, puede optar por configurar la longitud del búfer para evitar el desbordamiento y el desbordamiento del búfer y, al mismo tiempo, controlar el retardo (un tamaño de búfer mayor significa un retraso mayor). La longitud del búfer es proporcional a la variación de retraso de celda máxima (CDV), que puede configurar con el comando ces circuit-id [cas] [cdv max-req]. El valor predeterminado es 2000 milisegundos. El valor medido se muestra en la salida del comando show ces circuit.

- La alineación de tramas en ambos PBX es una supertrama extendida (ESF). Éste es el valor predeterminado en el LS1010, por lo que no es necesario configurarlo explícitamente. Sin embargo, lo configuraremos en este ejemplo en aras de la demostración.

- El código de línea en ambos PBX es la sustitución binaria de 8 ceros (B8ZS). Éste es el valor predeterminado en el LS1010, por lo que no es necesario configurarlo explícitamente. Sin embargo, lo configuraremos en este ejemplo en aras de la demostración.

- El LS1010 es el lado activo del PVC blando; el 8540-MSR es el lado pasivo.

- La distancia entre el PBX y el switch ATM es inferior a 110 pies en el CES PAM. Esta longitud es el diseño de línea predeterminado (lbo), por lo que no es necesario configurarlo explícitamente. Sin embargo, lo configuraremos en este ejemplo en aras de la demostración.

- El LS1010 está equipado con una tarjeta de función de colocación en cola por flujo (FC-PFQ), que utiliza un loop de bloqueo de fase (PLL) capaz de bloquear y realizar el seguimiento de la fuente de reloj seleccionada. Este reloj bloqueado de alta calidad se envía a las interfaces de reloj de la red para proporcionar la sincronización de la interfaz. El 8540 MSR está equipado con un Network Clock Module (NetClkMod), que ofrece la ventaja añadida de una fuente de reloj de Stratum 3.

- Las Pseudo interfaces ATM (ATM-Px/y/z) se crean cuando se define el circuito. Consulte el documento Configuración de Circuit Emulation Services para obtener más detalles.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

- 8540-MSR

- LS1010-A

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

network-clock-select 1 system

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address no

ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address no

ip directed-broadcast

ces aal1 clock adaptive

ces circuit 0 circuit-name example

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Utilice show ces address en el lado pasivo del PVC de software para obtener la dirección y el par VPI/VCI que necesita para configurar el lado activo del PVC de software (el LS1010 en este ejemplo). Vea el ejemplo de salida a continuación:

8540-MSR#show ces address

CES-IWF ATM Address(es):47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10 CBR3/1/0:0

vpi 0 vci 16

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnni

?no aesa embedded-number left-justified

?node 1 level 56 lowest

? redistribute atm-static

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

?no ip address

?ces aal1 clock adaptive

?ces circuit 0 circuit-name example

?ces dsx1 linecode b8zs

?ces dsx1 framing esf

?ces dsx1 lbo 0_110

?ces pvc 0 dest-address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

vpi 0 vci 16

!

interface CBR12/1/1

?no ip address

!

interface CBR12/1/2

?no ip address

!

interface CBR12/1/3

?no ip address

!

interface ATM13/0/0

?no ip address

?atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Utilice el comando show ces interface para verificar que los circuitos CES estén activos en ambos lados. Vea el ejemplo de salida a continuación:

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop?

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Adaptive LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm<

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Utilice el comando show atm vc para verificar que el PVC de software se estableció entre los dos switches ATM. Vea el ejemplo de salida a continuación:

8540-MSR#show atm vc interface ATM-P3/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P3/1/3??? 0??? 16 SoftVC????? ATM3/0/0?????? 0?????? 39??????????? UP

LS1010#show atm vc interface ATM-P12/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P12/1/3?? 0??? 16 SoftVC??? ATM12/0/0??????? 0????? 39???????????? UP

Utilice el comando show ces circuit cbr x/y/z 0 para verificar que no haya errores de temporización y ver si los desbordamientos o los desbordamientos están aumentando. Asegúrese de utilizar este comando también en el lado 8540-MSR. Vea el ejemplo de salida a continuación:

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP?

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_ADAPT

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Páginas de soporte de la tecnología ATM

- Introducción a los Servicios de Emulación de Circuitos

- Referencia de Comandos del Router del Switch ATM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems